Budynki Titsa, lista 3

1. Udowodnij, że kompleks Coxetera nieskończonej grupy Coxetera jest ścia ‘ galny.

W pierwszym podziale barycentrycznym kompleksu Coxetera wybrano barycentra ścian, których typy sa ‘ sferyczne (T ⊆ S jest sferyczny, jeśli W_T jest skończona), i rozpie ‘ to na nich pełny podkompleks (zwany kompleksem Davisa grupy W ). Komórka Davisa to cze ‘ ść kompleksu Davisa zawarta w jednym pokoju kompleksu Coxetera.

2. Udowodnij, że komórka Davisa jest ścia ‘ galna.

3. Udowodnij, że kompleks Davisa jest ścia ‘ galny.

4. Narysuj kompleksy Coxetera i Davisa grup: ⟨s, t, u | s^2, t^2, u^2, (st)^2, (tu)^3⟩; ⟨s_0, s_1, s_2, s_3 | s^2_i , (s_is_{i+1})^2⟩ (4 + 1 = 0).

5. Uzasadnij, że automorfizm kompleksu Coxetera punktowo trzymaja ‘ cy choć jeden pokój jest identycznościa ‘ . 6. Zdefiniuj typ galerii w budynku (be ‘ da ‘ cy słowem w grupie Coxetera); Pokaż, że galeria w budynku jest minimalna ⇐⇒ jej typ jest zredukowany.

7. Załóżmy, że podkompleks A budynku X jest pełnowymiarowy (każdy sympleks kompleksu A jest ściana ‘ pewnego pokoju zawartego w A) i galeriowo spójny. Pokaż, że A jest elementem maksymalnego układu apartamentów ⇐⇒ A jest izomorficzny (z zachoaniem kolorów) z kompleksem Coxetera grupy Coxetera odpowiadaja ‘ cej budynkowi X.