Krzysztof Tabisz Metody numeryczne 1, 2010/11 r.

Lista Nr 01, ćwiczenia

(wyk. 13 X 10 r.)

1. Wykazać, że moc zbioru F – znormalizowanych (a_1 ≠ 0), wynosi: #F(β, t, L, U) = 2(β − 1)β^{t−1}(U − L + 1) + 1.

2. Dla systemu liczb rzeczywistych F(2, 3, −1, 2) – znormalizowanych, wykazać równości:

(a) 0.111_2 + 2 =^7_2 , (b) 0.110_2 + 2 = 3, (c) 0.101_2 + 2 =^5_2 , (d) 0.111_2 − 1 =^7_{16} , (e) 0.110_2 − 1 =^3_8 , (f) 0.100_2 − 1 =^1_4 .

Każdy z przykładów poprzeć zapisem liczby w postaci „maszynowej”. 3. Dla danego podzbioru F(β, t, L, U) dodatnich liczb znormalizowanych, wyznaczyć: (a) min_{0<x} F(β, t, L, U) (b) max F(β, t, L, U).

4. Wykazać, że „ε–maszynowe” tj. liczba ε_M = min{x ∈ F(β, t, L, U) : 1 < 1 + x} w systemie znormalizowanym, wynosi ε_M = β^{1−t}.

5. To samo co w zadaniach 3 i 4 przeprowadzić dla systemów F_D(β, t, L, U) i F_D(2, t + 1, L, U).

Wrocław, dnia 16/11/2010

ć. 01: 16/11/10, 02:09 1